3. TESTAT Mathematik für Wirtschaftsingenieure

03.07.97 Gruppe

�
�

  �
  �^A

Vorlesung: Prof. Dr. H.–D. Gronau Übung: Dr. U. Leck

1. Entscheiden Sie, welche der nachfolgenden Reihen konvergieren! Begründen Sie Ihre Antworten ! (a) ∞X_{n=0} n2_{2n (3 P.)} (b) ∞X_{n=1} 22n_{nn (3 P.)} (c) ∞X_{n=2} 1_{pn � 1 (3 P.)}

2. Gegeben sei die Funktion f(x) = e^√x

x � 1^.

(a) Geben Sie den Definitionsbereich der Funktion f(x) an ! (1 P.) (b) In welchen Punkten des Definitionsbereiches existiert keine Ableitung der Funktion f(x) ? (3 P.)

3. Jede der beiden Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sei mindestens 1 cm lang. Die Summe der Längen der beiden Katheten soll 10 cm betragen. Wie sind die Längen der Katheten zu wählen, damit die Hypothenuse

(a) möglichst groß, (b) möglichst klein

wird ? (10 P.)

bitte wenden

4. Berechnen Sie die folgenden Integrale !

(a) Z_{sin 5x dx (3 P.)} (b) Z_{x2ex dx (4 P.)} (c) Z_x2_{+ 3x + 1x2(x + 1) dx (6 P.)}

5. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die von den Kurven y^2 = x und y = x 2 begrenzt wird ! (8 P.)

6. Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen !

(a) y^′ + 1 x y = x (8 P.)

(b) y^{′′′} � y^{′′} = x + 2 (8 P.)

Maximalpunktzahl: 60